ECAL ECAL specifications 4/ 6/99

Tube �

RMIN = cm 0 RMAX = cm 4.465 DZ = cm 8.931

1 cm

x y

z

x y y

z

ECAL EVENT NR 1

RUN NR 1 4/ 6/99

y

z

1 cm