(Fe;Pb)-Si e- 2 4 6 GeV 500 evts

10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35

0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 1/sqrt(E) rmsE/E %

G3 G4 data

10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35

0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 1/sqrt(E) rmsE/E %

G3 G4 data