angle distribution at exit(deg)

70 GeV/c proton, 4.005 mm aluminium

10^3

10^4

10^5

10^6

10^7

10^8

10^9

10^{10}

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

G4 G3

angle(deg) dN/d(cos(theta))