angle distribution at exit(deg)

15.7 MeV e- , 18.66 mg/cm2 gold

0

10000

20000

30000

40000

50000

0 1 2 3 4 5 6 7

G4 G3 data

angle(deg) dN/d(cos(theta)) angle distribution at exit(deg)

1

10

10^2

10^3

10^4

0 5 10 15 20 25 30

G4 G3 data

angle(deg) dN/d(cos(theta))