Tables for GAMMA in Lead PHOT X-sec (1/cm)

Tables for GAMMA in Lead COMP X-sec (1/cm)

Tables for GAMMA in Lead PAIR X-sec (1/cm)

Tables for ELECTRON in Lead LOSS (MeV/cm)

Tables for ELECTRON in Lead DRAY X-sec (1/cm)

Tables for ELECTRON in Lead BREM X-sec (1/cm)

Tables for MUON + in Lead LOSS (MeV/cm)

Tables for MUON + in Lead DRAY X-sec (1/cm)

Tables for PROTON in Lead LOSS (MeV/cm)

Tables for PROTON in Lead DRAY X-sec (1/cm)